Пример 2.

Таблица соответствия греческих букв латинским.

Стмвольный шрифт пакета pifont (psnfss). α − a, β − b, χ − c, δ − d, ε − e, ϕ − f, γ − g, η − h, ι − i, φ − j, κ − k, λ − l, μ − m, ν − n, ο − o, π − p, θ − q, ρ − r, σ − s, τ − t, υ − u, ϖ − v, ω − w, ξ − x, ψ − y, ζ − z.